Analisi Matematica 2 (bis) per ing. Elettronica e Telecomunicazioni, docente: Callegari

Problema n. 113 controlli oltre al primo: 0

Quesito n. A L’integrale

R e5 1 1 xp_{4+log x} dx è uguale a:

A 2 B 3 C 19 D 1 E 11 F 4 G nessuna delle altre risposte è esatta Quesito n. B L’integrale

R_1

�^3p6^{2x23}p7+x3 dx^{è uguale a:}

A 3 B 2 C 19 D 1 E 11 F 4 G nessuna delle altre risposte è esatta Quesito n. C L’integrale

R_1 0 48(π+2 arctan x)2 π3(1+x2) dx è uguale a:

A 19 B 3 C 2 D 1 E 11 F 4 G nessuna delle altre risposte è esatta Quesito n. D L’integrale

R ß_3 0 6 cos x π(1+4 sin2 x) dx è uguale a:

A 1 B 3 C 19 D 2 E 11 F 4 G nessuna delle altre risposte è esatta Quesito n. E L’integrale R e 1 4 log3 x+4 log x+8

x dx è uguale a:

A 11 B 3 C 19 D 1 E 2 F 4 G nessuna delle altre risposte è esatta Quesito n. F L’integrale

R_{log 8}

log 3

2exp_{1+ex} dx è uguale a:

A 4 B 3 C 19 D 1 E 11 F 2 G nessuna delle altre risposte è esatta

cflCallegari Emanuele c/o dip. Matematica, Univ. Roma Tor Vergata - consentito solo utilizzo personale e non commerciale

www.mat.uniroma2.it/~callegar