Analisi Matematica I/1

           ing. Edile ed Edile-Arch.

    risultati della prova del 4 Settembre 2006

voto risp. multipla voto scritto voto verbalizzabile

D’Angeli Andrea 19 19.5 19 Lanzi Paolo 15 14.5 - Mancini Simona 17 18 18 Sassano Saverio 14 20.5 18

Roma, 8 Settembre 2006 Emanuele Callegari