                      calendario esami di

         Settembre

                       per il corso di

  Analisi Matematica 1 e 2
ing.Meccatronica (Colleferro)

                      docente: Callegari

Dove e Quando

Analisi 1: aula Studio docente ore 15.00-19.00 il 07/09/06

aula T7(Sogene) ore 15.00-19.00 il 18/09/06

Analisi 2: aula 8(PP1) ore 9.00-13.00 il 06/09/05

aula T6(Sogene) ore 15.00-19.00 il 20/09/06

Orali e Verbalizzazioni:

Lunedì 25 Settembre dalle 15.30 in poi, nello studio del docente, stanza 1009 del Dipartimento di Matematica, presso gli edifici Sogene.

Nota:

Il secondo appello di Analisi 1 e entrambi gli appelli di Analisi 2 sono nella stessa aula e nello stesso orario degli esami di Ing. Edile, tenuti nella sede di Roma dallo stesso docente.

Roma, 2 Settembre 2006 Emanuele Callegari