                calendario esami per il corso di

    Analisi Matematica 1
ing.Meccatronica (Colleferro)

                      docente: Callegari

Dove e Quando

Prove scritte:

• a Colleferro ore 14.00-17.00 il 28/11/05 (II esonero) • a Colleferro ore 14.00-17.00 il 28/11/05 (I Recupero) • a Colleferro ore 9.00-12.00 il 1/12/05 (II Recupero) • a Colleferro ore 15.00-18.00 il 7/12/05 (III Recupero)

Orali e Verbalizzazioni:

• a Colleferro ore 9.00-13.00 il 9/12/05

Nota: Il primo recupero e il secondo esonero sono simultanei. Al secondo esonero è automaticamente

iscritto chi ha superato il primo esonero, mentre il primo recupero è per tutti gli altri.

Roma, 30 Novembre 2005 Emanuele Callegari